Title: H3_Evaluation_formative
Course: Physique chimie en STIDD

Test pour évaluer ses connaissances autour du chapitre H3 (tension variable, transport...)

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: Un transformateur permet :
- de modifier la fréquence de la tension (Non, la fréquence n'est pas modifiée par le transformateur)
- d'augmenter la puissance transportée (Non, le rendement du transformateur étant inférieur à 1, la puissance est même abaissée)
- d'élever ou d'abaisser la tension
A: d'élever ou d'abaisser la tension

Q: Le rapport de transformation d'un transformateur est défini par la relation :
- $$m= \frac{U_{2}}{U_{1}} $$
- $$m= \frac{U_{1}}{U_{2}} $$
- $$m= \frac{I_{2}}{I_{1}} $$
- $$m= \frac{I_{1}}{I_{2}} $$
A: $$m= \frac{U_{2}}{U_{1}} $$

Q: Lorsque un courant supérieur à 100mA traverse le corps d'une personne pendant plus d'une seconde, on dit que celle-ci subit ...
- une électrisation
- une tétanisation
- une électrocution
A: une électrocution

Q: Dans une installation électrique, un fusible permet de protéger
- les équipements
- les personnes
- les équipements et les personnes.
A: les équipements

Q: Dans une installation électrique, la mise à la terre des appareils permet permet la protection ...
- des équipements
- des personnes
- des équipements et des personnes
A: des personnes

Q: Dans une installation électrique, le disjoncteur différentiel permet la protection ...
- des équipements
- des personnes
- des équipements et des personnes
A: des équipements et des personnes