Title: Conversion d'unités
Course: Physique chimie en STIDD

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: [Image]

Entendu à la radio : "Dans le projet ITER, la réaction de fusion produira des neutrons d'une énergie de 14 MeV."

L'électron-volt (symbole eV) est une unité d'énergie. Convertir l'énergie de ces neutrons en eV. Cocher les bonnes réponses.
- 14 x 10^9 eV (14 x 10^9 eV = 14 GeV)
- 1,4 x 10^7 eV (14 MeV = 14 x 10^6 eV = 1,4 x 10^7 eV)
- 14 x 10^-6 eV (1 Méga = 10^6 1 µ = 10^-6)
- 0,014 eV (0,014 eV = 14 x 10^-3 eV = 14 meV)
- 14 x 10^6 eV
- 14 x 10^3 eV (14 x 10^3 eV = 14 keV)
A: 1,4 x 10^7 eV; 14 x 10^6 eV

Q: [Image]

Dans le bulletin du serveur vocal téléphonique de Météo-France :

« La pression atmosphérique au niveau de la mer est aujourd'hui de 1017 hPa »

Convertir cette pression en Pa (Pascal) et cocher les bonnes réponses.
- 1,017 Pa (1017 hPa = 1,017 x 10^3 hPa = 1,017 x 10^3 x 10^2 Pa = 1,017 x 10^5 Pa)
- 1 017 000 Pa (1 017 000 Pa = 1 017 0 x 100 = 10 170 x 10^2 Pa = 10 170 x hPa)
- 10,17 x 10^4 Pa (1017 hPa = 10,17 x 10^2 hPa = 10,17 x 10^2 x 10^2 Pa = 10,17 x 10^4 Pa)
- 10,17 Pa (1017 hPa = 10,17 x 10^2 hPa)
- 1,017 x 10^5 Pa (1017 hPa = 1,017 x 10^3 hPa = 1,017 x 10^3 x 10^2 Pa = 1,017 x 10^5 Pa)
A: 10,17 x 10^4 Pa; 1,017 x 10^5 Pa

Q: [Image]

Le réacteur nucléaire EPR de troisième génération devrait délivrer une puissance électrique de l'ordre de 1600 MW.

Convertir cette puissance en W (Watt) et compléter.

1600 MW = 1,600 x 10^[...] W
A: 9
Feedback: 1600 MW = 1,600 x 10^3 MW = 1,600 x 10^3 x 10^6 W = 1,600 x 10^9 W

Q: [Image]

Lu dans un article : « Une sonnerie de portable émet des ultrasons de fréquence 17 GHz, ce qui permet aux jeunes d'entendre le signal d'un appel ou d'un SMS, sans que leurs parents ne puisse l'entendre... »

Convertir cette fréquence en Hz (Hertz)  :

La fréquence vaut 17 x 10^[...] Hz = [...] x 10^10 Hz
A: 9; 1.7
Feedback: 17 GHz = 17 x 10^9 Hz = 1,7 x 10^1 x 10^9 Hz = 1,7 x 10^10 Hz

Q: [Image]

Vu sur la notice d'accompagnement d'un mousqueton pour l'escalade :

Résistance selon le grand axe, doigt ouvert : 8 kN

Convertir cette force maximale qui peut être exercée sur le mousqueton en N (Newton).

Cette force vaut : 8 x 10^[...] N^
A: 3
Feedback: 8 kN = 8 x 10^3 N

Q: [Image]

Classer ces tailles de disques durs et de clé USB de la plus petite à la plus grande (Le symbole "o" est celui de l'unité "octet").
- 1 To | la plus grande capacité de stockage
- 8 Go | La capacité de stockage intermédiaire
- 512 Mo | La plus petite capacité de stockage
Feedback: 1 To = 1 x 10^12 o 8 Go = 8 x 10^9 o 512 Mo = 5,12 x 10^2 Mo = 5,12 x 10^2 x 10^6 o = 5,12 x 10^8 o

Q: Classer ces débits de lignes internet trouvés dans un comparatif du plus petit au plus grand. L'unité de débit de données de symbole "bps" signifie "bit par seconde".
- Le plus grand débit | 5 Mbps
- Le débit intermédiaire | 56 kbps
- Le plus bas débit | 1000 bps
Feedback: 1000 bps = 1 x 10^3 bps 56 kbps = 5,6 x 10^1 kbps = 5,6 x 10^1 x 10^3 bps = 5,6 x 10^4 bps 5 Mbps = 5 x 10^6 bps

Q: [Image]

On parle des nanotechnologies, des nanoparticules, des nanotubes de carbone, de l'ipod nano, des picoprojecteurs (vidéoprojecteurs de la taille d'un gros téléphone portable), du film "microcosmos" , de la technologie "femto-Cell" qui permet de créer des mini-réseaux 3G avec les Freebox, des lasers femtosecondes...

Associer sa signification à chaque préfixe (utilisé parfois un peu abusivement dans le langage courant...) :
- nano | un milliardième
- pico | un millième de milliardième
- femto | un millionième de milliardième
- micro | un millionième
Feedback: un millionième = 10^-6 = 1 µm un milliardième = 10^-9 = 1 nm un millième de milliardième = 10^-3 x 10^-9 = 10^-12 = 1pm un millionième de milliardième = 10^-6 x 10^-9 = 10^-15 = 1fm

Q: [Image]

Le lecteur Blu-Ray utilise un laser bleu-violet de longueur d'onde 405 nm.

Cette longueur d'onde vaut 405 x 10^[...] m = 4,05 x 10^[...] m
A: -9; -7
Feedback: 405 nm = 405 x 10^-^9 m = 4,05 x 10^2 x 10^-9 m = 4,05 x 10^-7 m

Q: [Image]

La glycémie est la concentration en glucose dans le sang. Sur ce résultat d'une analyse de sang :

GLYCEMIE : 5,16 mmol/L.

La mole (symbole mol) est une unité de quantité de matière et compléter.

5,16 mmol = 5,16 x 10^[...] mol
A: -3
Feedback: 5,16 mmol = 5,16 x 10^-3 mmol

Q: [Image]

La ferritine est une protéine de stockage du fer. Résultat d'une analyse de sang : FERRITINE : 41 ng/mL.

Compléter :

La concentration massique en ferritine de ce patient vaut 41 x 10^[...] g/mL = [...] x 10^-8 g/mL
A: -9; 4.1
Feedback: 41 ng/mL = 41 x 10^-^9 g/mL = 4,1 x 10^1 x 10^-^9 g/mL = 4,1 x 10^-8 g/mL

Q: [Image]

Résultat sur une analyse de sang : CREATININE : 79,56 µmol/L. La créatinine est un bon indicateur du bon fonctionnement du rein.

Rappel : la mole (symbole mol) est une unité de quantité de matière.

Compléter :

La concentration molaire en créatinine de ce patient est 79,56 x 10^[...] mol/L = [...] x 10^-4 mol/L
A: -6; 0.7956
Feedback: 79,56 µmol/L = 79,56 x 10^-^6 mol/L = 0,7956 x 10^2 x 10^-^6 mol/L = 0,7956 x 10^-4 mol/L

Q: [Image]

« Microméga » était le nom d'une émission scientifique de RFI (Radio France Internationale) qui s'est arrêtée en octobre 2010.

C'est aussi le nom d'une collection de manuels de physique chimie de lycée !

Compléter :

Ce préfixe composé imaginaire correspondrait à 10^[...] x 10^[...] = 10^[...]
A: -6; 6; 0
Feedback: micro méga = 10^-^6 x 10^6 = 10^0

Q: Convertir les valeurs ci-dessous dans l'unité demandée, sans puissances de dix, en gardant le bon nombre de chiffres significatifs :

Un pied (unité anglaise) : 0.3048 m = [...] cm

Un pixel d'écran d'ordinateur : 2.8x10^-4 m = [...] mm

L'épaisseur de l'iPhone 4 : 9.3 mm = [...] cm

Un pouce (unité anglaise): 2.54 cm = [...] dm

Double décimètre précis au mm près : 2,00 dm = [...] cm

Verrerie pour la chimie : une fiole jaugée à 25,0 mL = [...] L

Épaisseur d'un morceau de scotch : 10 µm = [...] mm
A: 30.48; 0.28; 0.93; 0.254; 20 / 20; 0.025 / 0.025; 0.01 / 0.01
Feedback: 0.3048 m = 30.48 cm 2.8x10^-4 m = 2.8x10^-3 x 10^-1 m = 2.8 x 10^-1 mm = 0.28 mm 9.3 mm = 0.93 cm 2.54 cm = 0.254 dm 2.00 dm = 20.0 cm 25.0 mL = 25.0 x 10^-3 L = 0.0250 L 10 µm = 10 x 10^-6 µm^ = 10 x 10^-3 x 10^-3 µm = 10 x 10^-3 mm = 0.010 mm

Q: [Image]

Classer ces laser utilisés en dermatologie par longueur d'onde croissante (de la plus petite à la plus grande) :
- Laser alexandrite Q-SWITCHED (pour détatouage) : longueur d'onde 755 nm | La plus petite longueur d'onde.
- Laser Nd : YAg (pour épilation) : longueur d'onde 1,07 µm | La longueur d'onde intermédiaire.
- Laser CO_2 impulsionnel (pour relissage) : longueur d'onde 0,0106 mm | La plus grande longueur d'onde.
Feedback: 750 nm = 750 x 10^-9 m = 7,50 x 10^2 x 10^-9 m = 7,50 x 10^-7 m 1,07 µm = 1,07 x 10^-6 m 0,0106 mm = 1,06 x 10^-2 mm = 1,06 x 10^-2 x 10^-3 m = 1,06 x 10^-5 m

Q: [Image]

Classer du plus léger au plus lourd :
- La plus petite balise Argos : 5 x 10^3 mg | La masse intermédiaire.
- Une pièce de 50 centimes d'Euros : 7,8 g | Le plus lourd.
- Le plus petit oiseau, le colibri-abeille : 195 cg | Le plus léger.
Feedback: Balise Argos : 5 x 10^3 mg = 5 x 10^3 x 10^-3 g = 5 g Pièce : 7,8 g Oiseau : 195 cg = 1,95 x 10^2 cg = 1,95 x 10^2 x 10^-2 g = 1,95 g